 -1.009122843E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.808400E+00  dx in pixels
 -9.686500E+00  dy in pixels
      1.018347  scalx
      1.020299  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
