 -9.531684502E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.386800E+00  dx in pixels
 -8.847900E+00  dy in pixels
      1.020846  scalx
      1.017565  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
