 -8.918365650E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.378815E+00  dx in pixels
 -1.584230E+01  dy in pixels
      1.012470  scalx
      1.025443  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
