 -1.049682508E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.597500E+00  dx in pixels
 -8.661500E+00  dy in pixels
      1.017046  scalx
      1.023083  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
