 -1.021303998E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.473968E+00  dx in pixels
  1.616300E+01  dy in pixels
      1.027989  scale x
      1.030887  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
