 -1.119775082E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.219900E+00  dx in pixels
 -7.916400E+00  dy in pixels
      1.017382  scalx
      1.021719  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
