 -1.117483254E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.665226E-01  dx in pixels
  1.482610E-01  dy in pixels
      1.029453  scale x
      1.030625  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
