 -1.150227863E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.603500E+00  dx in pixels
 -1.093520E+01  dy in pixels
      1.017020  scalx
      1.021949  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
