 -1.116256011E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.151600E+00  dx in pixels
 -1.164970E+01  dy in pixels
      1.017493  scalx
      1.021718  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
