 -1.183727596E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.095100E+00  dx in pixels
 -1.113700E+01  dy in pixels
      1.016112  scalx
      1.022898  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
