 -1.186250426E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.370600E+00  dx in pixels
 -1.082390E+01  dy in pixels
      1.015477  scalx
      1.023871  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
