 -1.088921333E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.614619E+00  dx in pixels
 -1.612182E+01  dy in pixels
      1.014080  scalx
      1.024162  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
