 -1.191606633E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.067600E+00  dx in pixels
 -1.164980E+01  dy in pixels
      1.016165  scalx
      1.023238  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
