 -1.052452244E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.336400E+00  dx in pixels
 -1.080530E+01  dy in pixels
      1.014444  scalx
      1.024647  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
