 -1.215265983E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.833800E+00  dx in pixels
 -1.212170E+01  dy in pixels
      1.015107  scalx
      1.024341  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
