 -1.052026936E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.072704E+00  dx in pixels
 -1.570962E+01  dy in pixels
      1.014886  scalx
      1.024056  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
