 -1.127411297E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.847700E+00  dx in pixels
 -1.075550E+01  dy in pixels
      1.016870  scalx
      1.021807  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
