 -1.051145166E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.383448E+00  dx in pixels
 -1.426025E+01  dy in pixels
      1.012935  scalx
      1.023840  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
