 -1.149860672E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.604300E+00  dx in pixels
 -9.699500E+00  dy in pixels
      1.017393  scalx
      1.021540  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
