 -1.058901278E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.553287E+00  dx in pixels
 -1.622932E+01  dy in pixels
      1.013496  scalx
      1.025009  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
