 -1.176050341E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.404990E+00  dx in pixels
 -1.441737E+01  dy in pixels
      1.010735  scalx
      1.028082  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
