 -1.260178761E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.940300E+00  dx in pixels
 -8.292800E+00  dy in pixels
      1.013061  scalx
      1.027336  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
