 -1.085912261E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.870231E+00  dx in pixels
 -1.460386E+01  dy in pixels
      1.013227  scalx
      1.025189  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
