 -1.204232361E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.286400E+00  dx in pixels
 -7.956200E+00  dy in pixels
      1.015481  scalx
      1.024334  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
