 -1.209011241E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.398500E+00  dx in pixels
 -8.071600E+00  dy in pixels
      1.014909  scalx
      1.024519  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
