 -9.020709000E-03 -1.663060292E-03 -1.086658487E-03 -1.556661285E-03  rotation in radian
 -3.917617E+00  dx in pixels
 -1.948112E+01  dy in pixels
      1.014932  scalx
      1.022782  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
