 -1.142098622E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.201700E+00  dx in pixels
 -1.054790E+01  dy in pixels
      1.017308  scalx
      1.022059  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
