 -8.345463614E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.314094E+00  dx in pixels
 -1.677243E+01  dy in pixels
      1.014287  scalx
      1.023928  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
