 -9.358047614E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.379800E+00  dx in pixels
 -1.443510E+01  dy in pixels
      1.016345  scalx
      1.022867  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
