 -8.808446590E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.119840E+01  dx in pixels
 -1.762748E+01  dy in pixels
      1.012840  scalx
      1.025160  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
