 -1.054291559E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.550000E-02  dx in pixels
 -9.577900E+00  dy in pixels
      1.014876  scalx
      1.024181  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
