 -8.839647740E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.822473E+00  dx in pixels
 -1.570478E+01  dy in pixels
      1.012679  scalx
      1.025277  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
