 -1.050887774E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.768400E+00  dx in pixels
 -9.415000E+00  dy in pixels
      1.014849  scalx
      1.024205  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
