 -1.023262074E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.615977E-01  dx in pixels
  7.448530E-01  dy in pixels
      1.026578  scale x
      1.032746  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
