 -8.753686249E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.737922E-01  dx in pixels
 -1.682233E+01  dy in pixels
      1.016273  scalx
      1.021408  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
