 -9.903745800E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.189426E+01  dx in pixels
 -1.970483E+01  dy in pixels
      1.016752  scalx
      1.020400  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
