 -1.188481180E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.062700E+00  dx in pixels
 -1.116520E+01  dy in pixels
      1.019274  scalx
      1.019042  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
