 -1.071727959E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.438700E+00  dx in pixels
 -1.133350E+01  dy in pixels
      1.015130  scalx
      1.023879  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
