 -9.007687220E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.884840E+00  dx in pixels
 -1.951998E+01  dy in pixels
      1.013549  scalx
      1.025155  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
