 -1.069760495E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.516966E+00  dx in pixels
 -1.450752E+01  dy in pixels
      1.015335  scalx
      1.022300  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
