 -1.015426895E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.720674E+00  dx in pixels
 -1.671312E+01  dy in pixels
      1.016891  scalx
      1.020594  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
