 -1.162448195E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.033100E+00  dx in pixels
 -9.367600E+00  dy in pixels
      1.019298  scalx
      1.020017  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
