 -1.050015616E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.012274E+00  dx in pixels
 -1.597636E+01  dy in pixels
      1.018052  scalx
      1.019331  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
