 -1.167247916E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.834600E+00  dx in pixels
 -8.623700E+00  dy in pixels
      1.020510  scalx
      1.018372  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
