 -1.161349614E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.610500E+00  dx in pixels
 -7.781400E+00  dy in pixels
      1.019674  scalx
      1.018942  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
