 -1.145419434E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.109864E-02  dx in pixels
 -1.471693E-02  dy in pixels
      1.030950  scale x
      1.027575  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
