 -1.075843554E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.821224E+00  dx in pixels
 -1.565285E+01  dy in pixels
      1.013542  scalx
      1.024971  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
