 -1.106232045E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.585112E+00  dx in pixels
 -1.433331E+01  dy in pixels
      1.011181  scalx
      1.026810  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
