 -1.202853085E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.150900E+00  dx in pixels
 -7.923700E+00  dy in pixels
      1.013003  scalx
      1.025997  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
