 -1.215684471E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.485200E+00  dx in pixels
 -9.296800E+00  dy in pixels
      1.015669  scalx
      1.023543  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
